Copyright: Copyright © Intel Corporation 1998
Citation: Copyright © Intel Corporation 1998, All Rights Reserved


Contenido

Propósito de este programa utilitario

Cómo funciona este programa utilitario

Información que proporciona el programa utilitario

Secciones especiales: multiprocesadores y apoyo en varios idiomas

Usado Propio de La Utilería CPUID de Windows*


Cómo Funciona este Programa Utilitario

El programa utilitario CPUID de Intel para Windows* de Intel busca en su procesador una secuencia precisa de instrucción que está integrada en su procesador. Esta secuencia de instrucción se encuentra en los procesadores que fueron lanzados después del procesador Intel486™. También se incluye en algunas versiones de los procesadores Intel386™ e Intel486™. Esta secuencia de instrucción es “leída” por este programa utilitario y el resultado es traducido por el programa utilitario a términos e información que pueden entenderse.

Una vez que usted haya instalado el programa utilitario en su disco duro o en un disco “floppy,” podrá ejecutarlo dando un clic en el archivo “.exe”. Esto abrirá el programa utilitario y la información que se detecte referente a su procesador se mostrará en ocho (8) cuadros distintos de información.

Atrás        Contenido      Siguiente


Información que proporciona el Programa Utilitario

El programa utilitario CPUID de Intel para Windows* cuenta con los siguientes cuadros de información para ayudarle a identificar su microprocesador Intel:

Genuino de Intel

Este cuadro de información mostrará “Genuine Intel” cuando el programa utilitario detecte la secuencia de texto ASCII “GenuineIntel” en la firma CPUID del procesador de su sistema. Esto confirma que su sistema contiene un microprocesador Intel. Si el programa utilitario no detecta esta secuencia de texto, aparecerá uno de dos mensajes, dependiendo de la demás información que se obtenga en la secuencia de la CPUID.

Nota #1: El programa utilitario CPUID de Intel para Windows* sólo identifica los microprocesadores genuinos de Intel.

Nota #2: Para la familia de procesadores Intel 386DX™ de Intel y las primeras versiones del Intel 486DX™, la secuencia de instrucción CPUID del procesador no llevaba la información del fabricante. La lista incluye los siguientes procesadores:

Todos los procesadores Intel 386™

Algunos procesadores IntelDX2™

Algunos procesadores Intel486™ DX

Algunos procesadores Intel 486™ SX

Por favor siga las instrucciones proporcionadas en los mensajes de detalles de “Genuine Intel”.

Descripción del Procesador

Este cuadro de información proporciona el nombre del microprocesador, o el “nombre comercial” del procesador genuino de Intel que contiene su sistema (por ejemplo, un procesador Pentium® de Intel). Recuerde que si el programa utilitario no puede detectar la secuencia de texto ASCII “GenuineIntel”, no mostrará ningún valor en este campo. Por favor siga las instrucciones del mensaje de “detalles”.

Tipo

Este cuadro de información describe el tipo de procesador genuino de Intel que contiene su sistema (por ejemplo, una versión avanzada como la del procesador Overdrive® de Intel). El tipo de procesador indica que el procesador es un procesador con una sola unidad, un procesador doble o un procesador OverDrive® de Intel.

Familia

Este cuadro de información describe el número de familia del procesador genuino de Intel que contiene su sistema (por ejemplo, en el momento de prepararse esta documentación, la Familia 5 incluye el procesador Pentium® y el procesador Pentium® con tecnología MMX™). Esta información puede ser útil para un usuario final si se está validando la información de la “Guía de Referencia Rápida” que está disponible para la familia específica de su procesador.

Modelo

Este cuadro de información describe el número de modelo del procesador genuino de Intel que contiene su sistema (por ejemplo, Modelo 4). El número de modelo se utiliza junto con el de familia para determinar qué procesador específico de una familia de procesadores contiene su computado.

Serie Numérica

Este cuadro de información describe la serie numérica correspondiente a la secuencia de producción del procesador genuino de Intel que contiene su sistema (por ejemplo, Número de Serie 4). La serie numérica se utiliza para indicar que se ha hecho una “revisión” en el procesador. En la mayoría de los casos, un procesador nuevo se lanza inicialmente con la serie “A”, si bien no siempre es el caso. Luego, a medida que se hacen cambios y revisiones, éstos se incorporan en series posteriores del procesador. La utilización de series distinguibles facilita el control y seguimiento de los cambios, y permite a los usuarios finales identificar más específicamente qué versión del procesador contiene su sistema.

Información Detallada

Este cuadro de información le proporciona información más detallada correspondiente a cada cuadro de información. Para ver información detallada, seleccione el Botón de Detalles situado junto a cada cuadro de información. Para mayor información acerca del Botón de Detalles, consulte la sección más adelante.

Información sobre el Cache

Si su sistema contiene un procesador Pentium® Pro o un procesador Pentium® II, este cuadro de información muestra la cantidad de Cache de Nivel 1 y Nivel 2 presente en su sistema. La información se encuentra directamente debajo del cuadro de “Información Detallada” y aparece después de ejecutar el programa utilitario. Si su sistema no contiene un procesador Pentium® Pro o Pentium® II, no aparecerá este cuadro de información.

Botón de Detalles

Después de ejecutar el programa utilitario CPUID de Intel para Windows* tal vez quiera usted dar un clic en cualquiera de los botones de detalles que hay junto a los cuadros de información para obtener información más detallada acerca de su procesador. Cuando se oprime un botón de detalles, se muestra más información en el cuadro de “Información Detallada”.

Atrás        Contenido      Siguiente


Propósito de este Programa Utilitario

El programa utilitario CPUID de Intel para Windows* permite a los usuarios de Windows 95 ó Windows NT identificar qué tipo de microprocesador Intel tienen en su sistema. No identifica los microprocesadores que no hayan sido fabricados por Intel ni tampoco detecta la velocidad de los microprocesadores Intel.

Contenido      Siguiente


Secciones especiales: multiprocesadores y apoyo en varios idiomas

Capacidad de Multiprocesadores

El programa utilitario CPUID de Intel para Windows* es capaz de leer la firma CPUID en sistemas de multiprocesadores (2 o más procesadores), que estén corriendo Microsoft Windows* NT. Si usted tiene un sistema de multiprocesadores corriendo Windows* NT de Microsoft, la etiqueta de “Multiprocesador” en la barra del menú mostrará en negro todos los procesadores en los que se puede indagar la secuencia de instrucción CPUID. Para cambiar de un procesador a otro, seleccione “Multiprocesador” en la barra del menú y seleccione el procesador que quiera indagar (por ejemplo, seleccione Procesador # 2 para correr el programa utilitario en el Procesador #2).

Nota: Si está corriendo Windows* 95, sólo podrá indagar el Procesador #1 aunque haya más de un procesador, ya que Windows* 95 es un sistema de operación diseñado para usarlo en un único procesador.

Si su sistema tiene un solo procesador, el programa utilitario CPUID para Windows* automáticamente detectará ese único procesador. Todos los demás números de procesador situados debajo de la etiqueta “Multiprocesador” aparecerán en gris y no estarán habilitados

Capacidad de Varios Idiomas

El programa utilitario CPUID de Intel para Windows* apoya los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Para cambiar a un idioma diferente, seleccione el idioma deseado en la barra del menú.

Atrás        Contenido      Siguiente


Usado Propio de La Utilería CPUID de Windows*

La Utilería CPUID de Windows* es una herramienta que proporciona Intel Corporation para que los usuarios finales identifiquen el microprocesador Intel que se encuentra en su sistema de computador.

La Utilería CPUID de Windows* debe usarse solamente en sistemas de computador que tengan un microprocesador de Intel. Si se ejecuta esta utilería en un sistema que no tenga un microprocesador de Intel, podrá rendir resultados imprecisos, pero no dañará el sistema de computador.

Atrás        Contenido